LIBRARY HPPLOT
DESCRIPTION 'DDRV HP Plotter : : '

EXETYPE WINDOWS

CODE MOVEABLE DISCARDABLE LOADONCALL
DATA MOVEABLE SINGLE PRELOAD

HEAPSIZE 16384

SEGMENTS                                           
    _DIALOG     LOADONCALL MOVEABLE DISCARDABLE    
    _DEVMODE    PRELOAD    MOVEABLE DISCARDABLE   
    _COLOR      LOADONCALL MOVEABLE DISCARDABLE   
    _CONTROL    PRELOAD    MOVEABLE DISCARDABLE   
    _DRIVER     PRELOAD    MOVEABLE DISCARDABLE   
    _FILL       LOADONCALL MOVEABLE DISCARDABLE   
    _INITLIB    PRELOAD    MOVEABLE DISCARDABLE   
    _OBJECT     LOADONCALL MOVEABLE DISCARDABLE   
    _OUTPUT     PRELOAD    MOVEABLE DISCARDABLE   
    _PRINT      PRELOAD    MOVEABLE DISCARDABLE   
    _PROFILE    PRELOAD    MOVEABLE DISCARDABLE   
    _TEXT       PRELOAD    MOVEABLE DISCARDABLE   
    _STATDATA   LOADONCALL MOVEABLE DISCARDABLE   
    _INSTALL    LOADONCALL MOVEABLE DISCARDABLE   
    _UTILS      LOADONCALL MOVEABLE DISCARDABLE

EXPORTS

;   Standard Drivers Functions (do not renumber)
    BitBlt=MyBitBlt         @1
    ColorInfo               @2
    Control                 @3
    Disable                 @4
    Enable                  @5
    EnumDFonts              @6
    EnumObj                 @7
    Output                  @8
    Pixel                   @9
    RealizeObject           @10
    ScanLR                  @12
    DeviceMode              @13
    DevExtTextOut           @14
    DevGetCharWidth         @15
    ExtDeviceMode           @90
    DeviceCapabilities      @91

    AdvancedSetUpDialog     @93
    DevInstall              @94
    ExtDeviceModePropSheet  @95

    PaperDlgProc            @200
    DeviceOptionsDlgProc    @201
    about                   @202
