<html><head><meta name="color-scheme" content="light dark"></head><body><pre style="word-wrap: break-word; white-space: pre-wrap;">; GOGO2DLL.def : DLL 用のモジュール パラメータ宣言

LIBRARY      "GOGO"
DESCRIPTION  'GOGO Dynamic Link Library'

EXPORTS
    ; 明示的なエクスポートはここへ記述できます

	MPGE_initializeWork		@100
	MPGE_setConfigure		@101
	MPGE_getConfigure		@102
	MPGE_detectConfigure	@103
	MPGE_processFrame		@104
	MPGE_closeCoder			@108
	MPGE_endCoder			@105
	MPGE_getVersion			@106
	MPGE_getUnitStates		@107

	MPGE_initializeWorkVB	@200
	MPGE_setConfigureVB		@201
	MPGE_getConfigureVB		@202
	MPGE_detectConfigureVB	@203
	MPGE_processFrameVB		@204
	MPGE_closeCoderVB		@208
	MPGE_endCoderVB			@205
	MPGE_getVersionVB		@206
	MPGE_getUnitStatesVB	@207


</pre></body></html>